CSV_DOUBLE_QUOTE
Shift-JIS:CR+LF
SVC_KEI_NO,,,String,10,
IDO_DIV,,,String,5,
KYOKU_CD,,,String,2,
COURSE,,,String,3,
STB_CNT,,,String,1,
PCD,,,String,7,
AD,,,String,242,
KEISHA_KANA,,,String,60,
KEISHA_NM_1,,,String,30,
KEISHA_NM_2,,,String,30,
KEISHA_NM_3,,,String,30,
TELNO,,,String,12,
USE_PCD,,,String,7,
USE_AD,,,String,242,
TMSTBS_KANA,,,String,60,
TMSTBS_NM_1,,,String,30,
TMSTBS_NM_2,,,String,30,
TMSTBS_NM_3,,,String,30,
TMSTBS_TELNO,,,String,12,
SEIKY_SK_PCD,,,String,7,
SEIKY_SK_AD,,,String,242,
SHS_KANA,,,String,60,
SOHUS_NM_1,,,String,30,
SOHUS_NM_2,,,String,30,
SOHUS_NM_3,,,String,30,
SOHUS_TELNO,,,String,12,
IDO_DAY,,,String,8,
PPLAN,,,String,3,
UPD_DAY,,,String,14,
MANS_CD,,,String,10,
DMPS_CD,,,String,10,
ANKEN_NO,,,String,10,
SEX,,,String,1,
BIRTHD,,,String,8,
CABLE_GUIDE_MSKM_CNT,,,String,1,
STB_IDO_DIV_1,,,String,1,
CHBF_STB_MDLNO_1,,,String,10,
CHBF_STB_ID_1,,,String,12,
CHBF_HDD_CAPA_CD_1,,,String,2,
CHAF_HDD_CAPA_CD_1,,,String,2,
CHBF_MAKER_CD_1,,,String,2,
CHAF_MAKER_CD_1,,,String,2,
STB_IDO_DIV_2,,,String,1,
CHBF_STB_MDLNO_2,,,String,10,
CHBF_STB_ID_2,,,String,12,
CHBF_HDD_CAPA_CD_2,,,String,2,
CHAF_HDD_CAPA_CD_2,,,String,2,
CHBF_MAKER_CD_2,,,String,2,
CHAF_MAKER_CD_2,,,String,2,
STB_IDO_DIV_3,,,String,1,
CHBF_STB_MDLNO_3,,,String,10,
CHBF_STB_ID_3,,,String,12,
CHBF_HDD_CAPA_CD_3,,,String,2,
CHAF_HDD_CAPA_CD_3,,,String,2,
CHBF_MAKER_CD_3,,,String,2,
CHAF_MAKER_CD_3,,,String,2,
STB_IDO_DIV_4,,,String,1,
CHBF_STB_MDLNO_4,,,String,10,
CHBF_STB_ID_4,,,String,12,
CHBF_HDD_CAPA_CD_4,,,String,2,
CHAF_HDD_CAPA_CD_4,,,String,2,
CHBF_MAKER_CD_4,,,String,2,
CHAF_MAKER_CD_4,,,String,2,
STB_IDO_DIV_5,,,String,1,
CHBF_STB_MDLNO_5,,,String,10,
CHBF_STB_ID_5,,,String,12,
CHBF_HDD_CAPA_CD_5,,,String,2,
CHAF_HDD_CAPA_CD_5,,,String,2,
CHBF_MAKER_CD_5,,,String,2,
CHAF_MAKER_CD_5,,,String,2,
HIKKOSHI_SK_SVC_KEI_NO,,,String,10,
