CSV_DOUBLE_QUOTE
UTF-8:CR+LF
SVC_KEI_NO,,,String,10,
SYSID,,,String,10,
SVC_CHRG_STAYMD,,,String,8,
WRIB_SVC_KEI_NO,,,String,12,
GENE_ADD_DTM,,,String,17,
WRIB_SVC_CD,,,String,9,
SVC_KEI_NO_NET,,,String,10,
IDO_DIV_NET,,,String,5,
KKTK_SVC_KEI_NO_KAP,,,String,12,
IDO_DIV_KAP,,,String,5,
OP_SVC_KEI_NO_PRM,,,String,12,
IDO_DIV_PRM,,,String,5,
RLS_OPTY,,,String,1,
WRIB_SVC_KEI_STAT,,,String,3,
PLAN_CHRG_STAYMD,,,String,8,
PLAN_CHRG_ENDYMD,,,String,8,
KK0351_SVC_CHRG_STAYMD,,,String,8,
KK0351_SVC_CHRG_ENDYMD,,,String,8,
KAP_KEI_CHRG_STAYMD,,,String,8,
KAP_KEI_DSL_YMD,,,String,8,
