CSV_DOUBLE_QUOTE
Shift-JIS:LF
EOELEC_SVC_KEI_NO,,,String,10,
TYPE_DIV,,,String,1,
EOELEC_SYSID,,,String,10,
EOELEC_SVC_KEI_STAT_NM,,,String,160,
EOELEC_USE_PLC_PCD,,,String,7,
EOELEC_USE_PLC_STATE_NM,,,String,8,
EOELEC_USE_PLC_CITY_NM,,,String,24,
EOELEC_USE_PLC_OAZTSU_NM,,,String,36,
EOELEC_USE_PLC_AZCHO_NM,,,String,24,
EOELEC_USE_PLC_BNCHIGO,,,String,122,
EOELEC_USE_PLC_ADRTTM,,,String,90,
EOELEC_USE_PLC_ADRRM,,,String,30,
EOH_KISN_SVC_KEI_NO_SVC,,,String,10,
EOH_KISN_SYSID_SVC,,,String,10,
EOH_KISN_KEI_STAT_SVC,,,String,3,
EOH_KISN_PRC_GRP_CD_SVC,,,String,2,
USE_PLC_PCD_SVC,,,String,7,
USE_PLC_STATE_CITY_NM_SVC,,,String,32,
USE_PLC_OAZTSU_AZCHO_NM_SVC,,,String,60,
USE_PLC_BNCHIGO_SVC,,,String,122,
USE_PLC_ADRTTM_SVC,,,String,90,
USE_PLC_ADRRM_SVC,,,String,30,
MOVE_USE_PLC_PCD_SVC,,,String,7,
MOVE_USE_PLC_STATE_CITY_NM_SVC,,,String,32,
MOVE_USE_PLC_OAZTSU_AZCHO_SVC,,,String,60,
MOVE_USE_PLC_BNCHIGO_SVC,,,String,122,
MOVE_USE_PLC_ADRTTM_SVC,,,String,90,
MOVE_USE_PLC_ADRRM_SVC,,,String,30,
EOH_KISN_SVC_KEI_NO_SYSID,,,String,10,
EOH_KISN_SYSID_SYSID,,,String,10,
EOH_KISN_KEI_STAT_SYSID,,,String,3,
EOH_KISN_PRC_GRP_CD_SYSID,,,String,2,
USE_PLC_PCD_SYSID,,,String,7,
USE_PLC_STATE_CITY_NM_SYSID,,,String,32,
USE_PLC_OAZTSU_AZCHO_NM_SYSID,,,String,60,
USE_PLC_BNCHIGO_SYSID,,,String,122,
USE_PLC_ADRTTM_SYSID,,,String,90,
USE_PLC_ADRRM_SYSID,,,String,30,
MOVE_USE_PLC_PCD_SYSID,,,String,7,
MOVE_USE_PLC_STATE_CITY_SYSID,,,String,32,
MOVE_USE_PLC_OAZTSU_AZC_SYSID,,,String,60,
MOVE_USE_PLC_BNCHIGO_SYSID,,,String,122,
MOVE_USE_PLC_ADRTTM_SYSID,,,String,90,
MOVE_USE_PLC_ADRRM_SYSID,,,String,30,
USE_EOELEC_SVC_KEI_NO_SVC,,,String,10,
MOVE_EOELEC_SVC_KEI_NO_SVC,,,String,10,
USE_EOELEC_SVC_KEI_NO_SYSID,,,String,10,
MOVE_EOELEC_SVC_KEI_NO_SYSID,,,String,10,
USE_EOELEC_SVC_KEI_STAT_SYSID,,,String,3,
MOVE_EOELEC_SVC_KEI_STAT_SYSID,,,String,3,
